1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

1650

1700

1750

1800

3 4 5 6 7 8 9 10 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Amplification vs Wire Voltage

Anode voltage ΜVΝ

Amplification

Gasϑ Ar 50Ψ, C_2H_6 50Ψ, T=300 K, p=1 atm Wireϑ d=25 microns, Strawϑ dia=4 mm

Plotted at 20.01.05 on 03/12/01 with Garfield version 7.07.